Scale chr1:

2 kb mm9 35,500 36,000 36,500 37,000 37,500 38,000 38,500 39,000 39,500 B cell RNA-seq (+)

B cell RNA-seq (-)

ES cell RNA-seq (+)

ES cell RNA-seq (-)

B Cell Exotome ES Cell Exotome UCSC Genes (RefSeq, GenBank, tRNAs & Comparative Genomics)

BC(+)

No data _

No data _

BC(-)

No data _

No data _

ES(+)

No data _

No data _

ES(-)

No data _

No data _